0500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000 0 500 1000

0.811.2

1.4

1.6

1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.64.8 5 6 7 8 9 1011

12131415

161718192021

2223242526

272829

Theta (C) for P08S 130E

km Lat

252321191715131197531

-1.5-1.00.01.02.03.04.05.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

31.0

2 4 6 8