0500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1 2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4 4

4

4

4

4

4

4

4

5 5

5

5

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25 25

25

25

25

25

25

25

25

30

30 30

30

30

30

30

30

30

30

35

35 35

35

35

35

35

35

35

35

40

40 40

40

40

40

40

40

40

40

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

70

70 70

70

70

70

70

70

70

70

80

80 80

80

80

80

80

80

80

80

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

140

140

140

140 140

140

140

140

150

150

150

150 150

150

150

160

160 160

160

160

160

170

170

170

170

180

180

180

Silicate (umol/kg) for P16 150W 10

km Lat

4333231318019020021022123124125227228929930931932242618293

0205080120150200250300

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50