0500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000

0 0 0

0

0

0

0

0 10 10 10

10

10

10

10

10 20 20 20

20

20

20

20

20 30 30 30

30

30

30

30

30 40 40 40

40

40

40

40

40 50 50 50

50

50

50

50

50 60 60 60

60

60

60

60

60 70 70 70

70

70

70

70

70 80 80 80

80

80

80

80

80 90 90 90

90

90

90

90

90 100 100 100

100

100

100

100

100 110 110 110

110

110

110

110

110 120 120 120

120

120

120

120

120

130

130 130 130

130

130

130

130

130

140

140 140 140

140

140

140

140

140

150

150

150 150 150

150

150

150

150

150

150

150

150

160

160 160

160 160

160

160

160

160 160 160

160

160

160

170

170 170

170

170

170

170

170

180

180 180

180

180

180

180

180

190

190 190

190

190

190

190

190

190

190

200 200 200

200

200

200

200

200

210 210 210

210 210

210

210 210 220 220 220 220

220 220

220 230 230

230

230 230

230 240 240 240 240

240 240 250

Oxygen (umol/kg) for P06 32 S

km Lon

23622621620619618217216215214213112111010090806858483828188

40508090120130160170180200210220230240250300

155 160 165 170 175 180 -175 -170 -165 -160 -155 -150 -145 -140 -135 -130 -125 -120 -115 -110 -105 -100 -95 -90 -85 -80 -75